Configuración de situación de IDAPI

IDAPI es un componente compartido de todas las aplicaciones de base de datos de Borland que se ejecutan en Windows. Incluye un número de bibliotecas DLL (Dynamic Link Library), controladores de idioma, la Utilidad de configuración IDAPI y otros archivos de soporte.

Utilice este cuadro de diálogo para especificar dónde desea que Instalar sitúe sus archivos IDAPI.

Situación de archivos de programa IDAPI

Este campo le sugiere una posición para los archivos de programa IDAPI. Si desea situar el archivo de configuración en un directorio diferente, pulse Eliminar para sustituirlo. A continuación, introduzca la vía de acceso del directorio que prefiera.

Situación de archivo de configuración IDAPI

Este campo le sugiere una posición para el archivo de configuración IDAPI. Si desea situar el archivo de configuración en un directorio diferente, pulse Eliminar para sustituirlo. A continuación, introduzca la vía de acceso del directorio que prefiera.


Problemas al definir el parámetro NET DIR

NET DIR es uno de los parámetros de sistema que IDAPI utiliza para definir los parámetros de arranque de la aplicación de base de datos de Borland. NET DIR es el directorio que contiene el archivo de control de red de Paradox (PDOXUSRS.NET).

Por alguna razón desconocida, Instalar no ha podido actualizar su archivo de configuración IDAPI con el parámetro NET DIR correcto.

Para rectificar este problema:

{lbullet.bmp}	Seleccione Continuar o pulse la tecla Intro para continuar con la instalación de vínculos SQL.

{lbullet.bmp}	Abra la Utilidad de configuración IDAPI y seleccione Administrador de sistema (hoja Sistema).

{lbullet.bmp}	Edite el parámetro NET DIR, indicando la situación de su archivo de control de red.

{lbullet.bmp}	Seleccione Archivo|Guardar para guardar los cambios realizados en el parámetro NET DIR.


Parámetros de configuración no fusionados
Notificación sobre instalación Borland

Instalar actualiza su archivo de configuración IDAPI actual para reflejar la presencia de los nuevos productos o parámetros que esté instalando. Por alguna razón desconocida, Instalar no ha podido fusionar los nuevos parámetros de configuración en su archivo de configuración IDAPI.

Cuando termine la instalación, debe fusionar manualmente los nuevos parámetros de configuración con el archivo de configuración IDAPI por defecto.

1.	Seleccione Continuar o pulse la tecla Intro para continuar con la instalación. Los nuevos parámetros de configuración se almacenarán en el mismo lugar que sus otros archivos IDAPI; es decir, en el archivo IDAPINEW.CFG.

2.	Cuando termine la instalación, abra la Utilidad de configuración de IDAPI. (si esta configuración muestra el mensaje "Archivo de sistema no se encuentra", haga clic sobre Aceptar y dicha utilidad se abrirá de todas formas).

3.	Seleccione Archivo | Abrir para abrir su archivo de configuración IDAPI por defecto.

4.	Seleccione Archivo | Fusionar para abrir el cuadro de diálogo Fusionar parámetros desde...

5.	Utilice los cuadros Directorios y Unidades para desplazarse dentro de su sistema. Cuando localice el archivo IDAPINEW.CFG, haga clic sobre Aceptar. La Utilidad de configuración le mostrará el cuadro de diálogo Fusionar archivos de configuración.

6.	Haga clic en Sí para continuar con la fusión.

7.	Seleccione Archivo | Guardar para guardar el archivo de configuración actualizado. La Utilidad de configuración le mostrará el cuadro de diálogo Archivo de configuración no es sistema.

8.	Haga clic en Sí para guardar este archivo actualizado como archivo de configuración IDAPI por defecto.


Archivo de configuración IDAPI por defecto

Este es el archivo de configuración IDAPI que se utiliza al arrancar la aplicación IDAPI. El archivo de configuración por defecto aparece listado en la sección IDAPI de su archivo WIN.INI como CONFIGFILE01.  Por ejemplo:

[IDAPI]

CONFIGFILE01=C:\IDAPI\IDAPI.CFG

Puede dar a su archivo de configuración IDAPI el nombre que desee, siempre y cuando no tenga más de 12 caracteres.